MemMaker-Hilfedatei
%%
1,0:1
2,0:2
3,0:3
4,0:4
5,0:5
6,0:6
7,0:7
8,0:8
9,0:9
10,0:10
11,0:11
12,0:12
13,0:13
16,0:16
17,0:17
18,0:18
19,0:19
20,0:20
21,0:21
22,0:22
23,0:23
24,0:24
25,0:25
26,0:26
27,0:27
28,0:28
29,0:29
30,0:30
31,0:31
32,0:32
33,0:33
34,0:34
35,0:35
36,0:36
37,0:37
38,0:38
39,0:39
40,0:40
41,0:41
42,0:42
43,0:43
44,0:44
45,0:45
46,0:46
47,0:47
%%

.1
Hilfe -- MemMaker kann auf diesem Computer nicht ausgeführt werden 

MemMaker kann auf Ihrem Computer nicht ausgeführt werden,
da Ihr System nicht die folgenden minimalen Hardware- und
Softwareanforderungen erfüllt:

  * MS-DOS 6,
  * Prozessor vom Typ 80386 oder höher,
  * mindestens 384 KB Erweiterungsspeicher (XMS).

.2
Hilfe -- MemMaker wurde bereits ausgeführt 

MemMaker wurde bereits ausgeführt, beendete jedoch die
Speicheroptimierung Ihres Systems nicht.

Um MemMaker erneut auszuführen, wählen Sie "Neu beginnen".
Um MemMakers letzte Änderungen rückgängig zu machen, wählen
Sie "Änderungen rückgängig".

Folgende Ursachen sind u.a. möglich, wenn MemMaker abbricht:

  * Nachdem MemMaker Ihren Computer neu gestartet hat, haben Sie
    ein Menüprogramm oder eine andere Anwendung, die von Ihrer
    Datei AUTOEXEC.BAT gestartet wird, nicht beendet. Wenn der
    letzte Befehl in Ihrer Datei AUTOEXEC.BAT ein Menüprogramm oder
    eine Anwendung startet, müssen Sie dieses Programm oder diese
    Anwendung sofort wieder beenden, damit MemMaker weitermachen
    kann.

  * Ihr Computer wurde wegen eines Spannungsausfalls oder eines anderen
    Ereignisses (nicht jedoch wegen Systemproblemen) unfreiwillig neu
    gestartet.
  
  * Sie haben während des Neustartens von MS-DOS die F5-TASTE  gedrückt.
    Dadurch übergeht MS-DOS Ihre CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-
    Dateien.

  * Ihr System wurde angehalten, bevor die Optimierung abgeschlossen
    war, und Sie mußten Ihren Computer neu starten. Wenn MemMaker
    nicht bis zu Ende ausgeführt wurde, weil es Probleme bei der 
    Optimierung gab, wählen Sie "Änderungen rückgängig".

.5
Hilfe -- Willkommen in MemMaker 

Unten am Bildschirm zeigt MemMaker die Tasten an, die Sie          
drücken können.                                                   

 EINGABETASTE Bestätigt die aktuelle(n) Option(en) und setzt     
              MemMaker fort.
 LEERTASTE    Ändert die markierte Option.
 F1           Zeigt Hilfe zum aktuellen Bildschirm an.
 F3           Beendet MemMaker.
 ESC          Kehrt zum vorausgehenden Bildschirm zurück.

Wenn eine Taste für den aktuellen Bildschirm ohne Funktion ist,
führt MemMaker diese Taste nicht auf.

.7
Hilfe -- MemMaker und der Speichermanager QEMM 

MemMaker hat auf Ihrem Computer den Speichermanager QEMM gefunden.
MemMaker benötigt den MS-DOS-Speichermanager EMM386, der nicht
zusammen mit QEMM ausgeführt werden kann.

Obwohl QEMM und EMM386 im wesentlichen dieselbe Funktion
erfüllen, hat jedes Programm seine eigene Befehlssyntax.
Um Ihre Speicherkonfiguration zu optimieren, ändert MemMaker
einige Befehle in Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien ab.
Die so entstehenden Befehle arbeiten nur mit EMM386, nicht
jedoch mit QEMM.

Wenn Sie fortsetzen, installiert MemMaker automatisch EMM386
und entfernt aus Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien
alle QEMM-Befehle. (MemMaker löscht jedoch keine QEMM-Dateien
von Ihrer Festplatte.)

.8
Hilfe -- MemMaker und der Speichermanager 386MAX 

MemMaker hat auf Ihrem Computer den Speichermanager 386MAX
gefunden. MemMaker benötigt den MS-DOS-Speichermanager EMM386,
der nicht zusammen mit 386MAX ausgeführt werden kann.

Obwohl 386MAX und EMM386 im wesentlichen dieselbe Funktion
erfüllen, hat jedes Programm seine eigene Befehlssyntax.
Um Ihre Speicherkonfiguration zu optimieren, ändert MemMaker
einige Befehle in Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien
ab. Die so entstehenden Befehle arbeiten nur mit EMM386,
nicht jedoch mit 386MAX.

Wenn Sie fortsetzen, installiert MemMaker automatisch EMM386
und entfernt aus Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien
alle 386MAX-Befehle. (MemMaker löscht jedoch keine 386MAX-Dateien  
von Ihrer Festplatte.)

.9
Hilfe -- MemMaker und der Speichermanager NETROOM 

MemMaker hat auf Ihrem Computer den Speichermanager NETROOM
gefunden. MemMaker benötigt den MS-DOS-Speichermanager EMM386,
der nicht zusammen mit NETROOM ausgeführt werden kann.

Obwohl NETROOM und EMM386 im wesentlichen dieselbe Funktion
erfüllen, hat jedes Programm seine eigene Befehlssyntax. Um
Ihre Speicherkonfiguration zu optimieren, ändert MemMaker
einige Befehle in Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien
ab. Die so entstehenden Befehle arbeiten nur mit EMM386,
nicht jedoch mit NETROOM.

Wenn Sie fortsetzen, installiert MemMaker automatisch EMM386
und entfernt aus Ihren CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien
alle NETROOM-Befehle. (MemMaker löscht jedoch keine NETROOM-
Dateien von Ihrer Festplatte.)
        
.10
Hilfe -- MemMaker und andere Speichermanager 

MemMaker benötigt den MS-DOS-Speichermanager EMM386. Auf
Ihrem Computer ist jedoch ein anderer Speichermanager
installiert, der nicht zusammen mit EMM386 ausgeführt
werden kann.

Um Ihre Speicherkonfiguration zu optimieren, ändert
MemMaker einige Befehle in Ihren CONFIG.SYS- und
AUTOEXEC.BAT-Dateien ab. Die so entstehenden Befehle
funktionieren nur mit EMM386.

Um MemMaker auszuführen, müssen Sie zuerst Ihre
CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien bearbeiten und
alle Befehle entfernen, die Speichermanager anderer
Hersteller starten.

.11
Hilfe -- Express- oder benutzerdefinierter Modus 

Sie können MemMaker im Express- oder im benutzerdefinierten
Modus ausführen.

Im Expressmodus optimiert MemMaker den Speicher Ihres
Systems automatisch.

Im benutzerdefinierten Modus ermöglicht Ihnen MemMaker die
Steuerung der Änderungen, die es vornimmt. In einigen Fällen 
können Sie mehr konventionellen Speicher freimachen, indem Sie 
den benutzerdefinierten Modus verwenden und einige Einstellungen   
ändern.

So können Sie den benutzerdefinierten Modus verwenden, wenn

  * Sie die von MemMaker vorgenommenen Änderungen besser steuern
    möchten.
  * Ihr Computer einen EGA- oder VGA-Bildschirm besitzt.
  * Sie unter Windows auf MS-DOS basierende Anwendungen ausführen.
  * Sie bestimmte Gerätetreiber oder Programme von der Optimierung
    ausnehmen möchten.
  * Sie möchten, daß MemMaker den hohen Speicher vollständig 
    durchsucht.


.19
Hilfe -- MemMaker beenden 

Sie möchten MemMaker beenden.

  * Um MemMaker zu beenden und Ihre ursprünglichen CONFIG.SYS- und
    AUTOEXEC.BAT-Dateien wiederherzustellen, wählen Sie "Beenden,
    Änderungen rückgängig".

  * Um MemMaker zu beenden und die Änderungen an Ihren Startdateien
    beizubehalten, wählen Sie "Beenden, Änderungen beibehalten".
    (Sie können die Änderungen später rückgängig machen, indem Sie
    an der Eingabeaufforderung MEMMAKER /UNDO eingeben.)

  * Um MemMaker fortzusetzen, wählen Sie "Fortsetzen".

.23
Hilfe -- Geben Sie an, ob Ihr System korrekt arbeitet 

Einige oder alle Gerätetreiber und speicherresidente Programme
laufen nun im hohen Speicher statt im konventionellen Speicher
ab. Die meisten Programme, jedoch nicht alle, können problemlos
im hohen Speicher arbeiten.

Wenn Sie beim Starten Ihres Systems Fehlermeldungen erhielten,
antworten Sie mit "Nein". MemMaker entfernt dann die vorgenommenen
Änderungen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt
"Fehlerbehebung während des Ausführens von MemMaker" des Kapitels
"Optimieren Ihres Speichers" im MS-DOS-6-Benutzerhandbuch.

Wenn Ihr System korrekt zu arbeiten scheint, antworten Sie
mit "Ja". (Falls später Probleme auftauchen, können Sie die
Änderungen rückgängig machen, indem Sie an der Eingabeaufforderung
MEMMAKER /UNDO eingeben.)

.24
Hilfe -- Beenden oder Änderungen rückgängig machen 

Sie haben angegeben, daß Ihr System nicht korrekt zu arbeiten
scheint. Sie können entweder die Änderungen rückgängig machen,
die MemMaker an Ihren Systemdateien vorgenommen hat, oder
MemMaker beenden, ohne die Änderungen rückgängig zu machen.

Um Ihr System intensiver zu testen, können Sie MemMaker beenden,
ohne die Änderungen rückgängig zu machen. Wenn Sie beispielsweise
vermuten, daß Ihr Maustreiber nicht korrekt arbeitet, können Sie
ein Programm ausführen, das die Maus verwendet.

Falls später Probleme auftauchen, können Sie die Änderungen
rückgängig machen, indem Sie an der Eingabeaufforderung
MEMMAKER /UNDO eingeben.)

.26
Hilfe -- Ändern Ihrer Datei SYSTEM.INI 

Damit Windows korrekt im erweiterten 386-Modus ablaufen kann,
müssen an Ihrer Windows-Datei SYSTEM.INI einige Änderungen
vorgenommen werden.

Um MemMaker die erforderlichen Änderungen an Ihrer Datei
SYSTEM.INI vornehmen zu lassen, antworten Sie mit "Ja". MemMaker
speichert Ihre aktuelle Datei SYSTEM.INI unter SYSTEM.UMB.

Falls Sie MemMaker Ihre Datei SYSTEM.INI nicht ändern lassen wollen,
antworten Sie mit "Nein". (Um Windows im erweiterten
386-Modus auszuführen, müssen Sie die Änderungen
selbst vornehmen.)

.29
Hilfe -- Weitere Optionen 

In dem Bildschirm 'Weitere Optionen' können Sie einige
der von MemMaker benutzten Einstellungen ändern. Um eine
Option zu ändern, verwenden Sie die NACH-OBEN- bzw.
NACH-UNTEN-TASTE, um die Antwort "Ja" oder "Nein" für diese
Option zu markieren. Drücken Sie dann die LEERTASTE,
um die Antwort zu ändern. Die folgende Liste beschreibt
kurz jede Option.

Angeben der in der Optimierung berücksichtigten Treiber/TSR?       
------------------------------------------------------------
Standardmäßig bezieht MemMaker alle Gerätetreiber und
speicherresidenten Programme (auch TSRs genannt) in den
Optimierungsvorgang ein. In einigen Fällen verursacht
ein Programm beim Ablauf von MemMaker Probleme. Sie
können Probleme mit einem bestimmten Programm vermeiden,
indem Sie es vom Optimierungsvorgang ausschließen.

Antworten Sie mit
Ja    wenn Ihr Computer nicht korrekt startete, als MemMaker den
      Speicherbedarf eines bestimmten Programms ermittelte. 
      Nachdem Sie die zusätzlichen Optionen ausgewählt haben, 
      bittet MemMaker um Bestätigung jedes Programms in Ihren 
      CONFIG.SYS- und AUTOEXEC.BAT-Dateien.

Nein  wenn beim Ablauf von MemMaker keine Systemprobleme 
      aufgetreten sind.

Um MemMaker anzuweisen, ein bestimmtes Programm niemals in
die Optimierung einzubeziehen, können Sie dieses Programm
in Ihre Datei MEMMAKER.INF aufnehmen. Weitere Informationen
finden Sie im Kommentar der Datei MEMMAKER.INF, die sich im
MS-DOS Verzeichnis befindet.

Hohen Speicher verstärkt durchsuchen?
-------------------------------------
Standardmäßig weist MemMaker EMM386 an, nach freien
hohen Speicherblöcken (UMBs) an den Adressen F000 bis F7FF
des hohen Speichers zu suchen. 

Antworten Sie mit
Ja    wenn beim Ablauf von MemMaker keine Systemprobleme auf-
      getreten sind. Dadurch kann mehr hoher Speicher zum Aus-
      führen von Programmen frei werden. Wenn Sie mit Ja 
      antworten, wird MemMaker EMM386 anweisen im hohen Adress-
      bereich F000 bis F7FF nach UMBs zu suchen. Bei einigen 
      Computern können UMBs in diesem Adressbereich zu Problemen 
      führen. 

Nein  wenn Ihr Computer bei Verwendung von MemMaker nicht
      korrekt startete. Wenn Sie mit "Nein" antworten, weist
      MemMaker EMM386 an, UMBs an den Adressen C600 bis EFFF
      des hohen Speichers zu suchen.

Optimierung des hohen Speicherbereichs für Windows?
---------------------------------------------------
Standardmäßig optimiert MemMaker Ihr System so, daß für
MS-DOS-Programme möglichst viel konventioneller Speicher 
zur Verfügung steht, wenn Windows nicht ausgeführt wird. 
Wenn Sie auf MS-DOS basierende Anwendungen unter Windows 
ausführen, sollten Sie Ihr System so optimieren, daß für
diese Anwendugen so viel konventionellen Speicher wie möglich 
zur Verfügung steht. Dabei kann es allerdings vorkommen, daß 
weniger konventioneller Speicher zur Verfügung steht, wenn 
Windows nicht ausgeführt wird.

Antworten Sie mit
Ja    wenn Sie unter Windows auf MS-DOS basierende Anwendungen 
      ausführen.

Nein  wenn Sie Windows nicht ausführen oder unter Windows nur
      Windows-Programme ausführen. Dadurch steht mehr konven-
      tioneller Speicher zur Verfügung, wenn Windows nicht 
      abläuft.

Verwendung des Monochrombereichs (B000-BFFF) für Anwendungen?
-------------------------------------------------------------
Standardmäßig werden 32 KB des hohen Speichers (Adressen B000
bis BFFF) zur Verwendung mit einem Monochrom-Bildschirmadapter
reserviert. Dieser hohe Speicherbereich wird auf den meisten
Computern mit EGA- oder VGA-Bildschirm nicht verwendet.

Antworten Sie mit
Ja    wenn Sie einen EGA- oder VGA-Bildschirm (nicht jedoch 
      SuperVGA) verwenden und Ihr Bildschirmadapter Speicher 
      in diesem Bereich nicht verwendet. MemMaker kann dann 
      diesen Bereich des hohen Speichers zum Ausführen von 
      Gerätetreibern oder speicherresidenten Programmen 
      verwenden.

Nein  wenn Sie einen Monochrom- oder (hochauflösenden) SuperVGA-
      Bildschirm benutzen.

Vorhandene EMM386-Speicheraus- und -einschlüsse verwenden?
----------------------------------------------------------
Standardmäßig behält MemMaker alle Speicherausschluß- und
-einschlußoptionen, die in der EMM386-Befehlszeile stehen,
bei. Sie können jedoch in einigen Fällen mehr Speicher
freimachen, indem Sie MemMaker bestimmen lassen, welche
Speicheradressen gegebenenfalls aus- oder eingeschlossen werden.

Antworten Sie mit
Nein  damit MemMaker die Optionen I= und X= aus der EMM386-
      Befehlszeile entfernt. MemMaker fügt neue
      Optionen hinzu, wenn nötig. Dies kann zu einer leistungs-
      fähigeren Speicherkonfiguration führen.

Ja    um Ihre aktuellen EMM386-Optionen beizubehalten. Wenn Sie 
      diese Frage vorher mit "Nein" beantwortet haben und Ihr 
      Computer nicht richtig startet, können Sie es nun mit "Ja" 
      versuchen.

Verlegung des erweiterten BIOS-Datenbereich in hohen Speicher?
--------------------------------------------------------------
Der erweiterte BIOS-Datenbereich (Extended BIOS Data Area, EBDA)
befindet sich normalerweise im konventionellen Speicher.
Standardmäßig verschiebt MemMaker den EBDA in den hohen
Speicher, wodurch Anwendungen ein weiteres Kilobyte
konventioneller Speicher zur Verfügung steht.

Antworten Sie mit
Nein  wenn Sie MemMaker bereits ausgeführt haben und Systemprobleme
      auftraten, die eventuell vom Verschieben des EBDA stammen.

Ja    wenn beim Ablauf von MemMaker keine Systemprobleme auf-
      getreten sind. Dadurch wird mehr konventioneller Speicher    
      für Ihre Anwendungen frei.

.37
Hilfe -- MemMaker-Änderungen rückgängig machen 

Wenn Sie an der Eingabeaufforderung MEMMAKER /UNDO eingeben,
weisen Sie MemMaker an, die an Ihren CONFIG.SYS- und
AUTOEXEC.BAT-Dateien sowie, falls notwendig, an Ihrer
Windows-Datei SYSTEM.INI vorgenommenen Änderungen
rückgängig zu machen.

MemMaker stellt Ihre Systemdateien wieder her, indem sie
durch die vorher gemachten Sicherungskopien ersetzt werden.

Um Ihre Originaldateien wiederherzustellen, drücken Sie die
LEERTASTE, bis die Option "Wiederherstellen" erscheint.
Drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.

Um MemMaker zu beenden, ohne Ihre Originaldateien
wiederherzustellen, drücken Sie die LEERTASTE, bis
die Option "Beenden" erscheint. Drücken Sie
anschließend die EINGABETASTE.


Hilfe -- Treiber/Programm in Optimierung einbeziehen 

Auf dem Bildschirm 'Weitere Optionen' haben Sie angegeben,
daß Sie bestimmen möchten, welche Treiber und speicherresidente
Programme (TSR) in den Optimierungsvorgang einzubeziehen sind.

MemMaker zeigt alle CONFIG.SYS- oder AUTOEXEC.BAT-Befehle an,
die einen Gerätetreiber oder ein Programm starten.

 * Um den Treiber oder das Programm in den Optimierungsvorgang
   einzubeziehen, antworten Sie mit "Ja".
 
 * Um den Treiber oder das Programm vom Optimierungsvorgang
   auszuschließen, antworten Sie mit "Nein".
   
Drücken Sie die LEERTASTE, um Ihre Antwort von "Ja" in "Nein"
oder umgekehrt zu ändern. Drücken Sie die EINGABETASTE, um
die markierte Antwort zu übernehmen und fortzusetzen.

.44
Hilfe -- MemMaker hat auf Ihrem Computer Windows gefunden 

Wenn Sie Microsoft Windows, Version 3.0, verwenden, muß MemMaker
Ihre Datei SYSTEM.INI bearbeiten. Wenn Sie Microsoft Windows,
Version 3.1, verwenden, muß MemMaker die Einstellungen in Ihrer
Datei SYSTEM.INI prüfen; Änderungen erfolgen jedoch nicht.

MemMaker durchsucht Ihre Festplatte nach Windows und zeigt
die Position der ersten Windows-Kopie an, die es findet.
Enthält das angegebene Verzeichnis die gerade benutzte
Windows-Kopie, drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzusetzen.

Wenn Sie eine Kopie von Windows in einem anderen Verzeichnis
verwenden, geben Sie den vollen Verzeichnispfad ein. Wenn
sich beispielsweise Ihre aktuelle Windows-Kopie auf Laufwerk D:
im Verzeichnis \WIN befindet, geben Sie ein:
  
  D:\WIN

.46
Hilfe -- Programme, die Expansionsspeicher erfordern

Auf diesem Bildschirm fragt MemMaker Sie, ob Sie Programme 
verwenden, die Expansionsspeicher erfordern.

Falls Sie Programme verwenden, die Expansionsspeicher erfordern, 
antworten Sie mit "Ja".
Die Antwort mit "Ja" macht Expansionsspeicher verfügbar, gibt aber 
nicht besonders viel konventionellen Speicher frei. Wenn Sie mit 
"Ja" antworten, legt MemMaker 64 KB hohen Speicherbereich zur 
Verwendung als EMS-Seitenrahmen beiseite. (Ein EMS-Seitenrahmen ist 
erforderlich, um Expansionsspeicher zu verwenden.)

Wenn keines Ihrer Programme Expansionsspeicher erfordert, antworten 
Sie mit "Nein". Die Antwort mit "Nein" gibt mehr konventionellen 
Speicher frei, da MemMaker keinen hohen Speicherbereich für einen 
EMS-Seitenrahmen beiseite legt. Wenn Sie mit "Nein" antworten, wird 
Expansionsspeicher nicht verfügbar, selbst wenn Ihr Computer eine 
Expansionsspeicherkarte enthält.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Programme Expansionsspeicher 
erfordern, antworten Sie "Nein", um soviel Speicherplatz wie 
möglich freizumachen. Wenn MemMaker sein Verfahren vollendet hat, 
versuchen Sie alle die Programme auszuführen, die möglicherweise 
Expansionsspeicher benötigen. Wenn ein Programm eine Meldung 
anzeigt, daß der Expansionsspeicher oder der EMS-Seitenrahmen 
nicht verfügbar ist, führen Sie MemMaker erneut aus, und 
beantworten Sie diese Frage mit "Ja".

.47
Hilfe -- Ihre Konfiguration ist bereits optimiert

MemMaker konnte keinen weiteren Speicherplatz zur Verfügung stellen, 
weil Ihre Speicherkonfiguration bereits optimiert ist. Sie können
entweder zu der vorherigen Konfiguartion zurückkehren oder die neue
beibehalten. (Die neue Konfiguration könnte vielleicht weniger 
Speicherplatz haben als die vorherige Konfiguration.)

Um Ihre vorherige Konfiguaration wiederherzustellen, drücken Sie die
EINGABETASTE.

Um diese Konfiguration beizubehalten, drücken Sie die F3-TASTE. Sie 
sollten diese Konfiguration beibehalten, wenn Sie einen anderen 
Speichermanager verwendet haben, und jetzt EMM386 verwenden möchten. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, drücken Sie die F3-TASTE, um die 
Konfiguration beizubehalten. Falls Sie sich später entscheiden die 
vorherige Version wiederherzustellen, geben Sie folgendes an der 
Eingabeauffoderung ein:  MEMMAKER /UNDO 

.End

